en	This form should not contain extra fields.
und	Bu formada əlavə sahə olmamalıdır.

en	The uploaded file was too large. Please try to upload a smaller file.
und	Yüklənən fayl çox böyükdür. Lütfən daha kiçik fayl yükləyin.

en	The CSRF token is invalid. Please try to resubmit the form.
und	CSRF nişanı yanlışdır. Lütfen formanı yenidən göndərin.