en	This form should not contain extra fields.
und	Aquest formulari no hauria de contenir camps addicionals.

en	The uploaded file was too large. Please try to upload a smaller file.
und	L'arxiu pujat és massa gran. Per favor, pugi un arxiu més petit.

en	The CSRF token is invalid. Please try to resubmit the form.
und	El token CSRF no és vàlid. Per favor, provi d'enviar novament el formulari.