en	This form should not contain extra fields.
und	Väljade grupp ei tohiks sisalda lisaväljasid.

en	The uploaded file was too large. Please try to upload a smaller file.
und	Üleslaaditud fail oli liiga suur. Palun proovi uuesti väiksema failiga.

en	The CSRF token is invalid. Please try to resubmit the form.
und	CSRF-märgis on vigane. Palun proovi vormi uuesti esitada.