en	This form should not contain extra fields.
und	הטופס לא צריך להכיל שדות נוספים.

en	The uploaded file was too large. Please try to upload a smaller file.
und	הקובץ שהועלה גדול מדי. נסה להעלות קובץ קטן יותר.

en	The CSRF token is invalid. Please try to resubmit the form.
und	אסימון CSRF אינו חוקי. אנא נסה לשלוח שוב את הטופס.