en	This form should not contain extra fields.
und	Gabungan kolom tidak boleh mengandung kolom tambahan.

en	The uploaded file was too large. Please try to upload a smaller file.
und	Berkas yang di unggah terlalu besar. Silahkan coba unggah berkas yang lebih kecil.

en	The CSRF token is invalid. Please try to resubmit the form.
und	CSRF-Token tidak sah. Silahkan coba kirim ulang formulir.