en	This form should not contain extra fields.
und	Forma negali turėti papildomų laukų.

en	The uploaded file was too large. Please try to upload a smaller file.
und	Įkelta byla yra per didelė. bandykite įkelti mažesnę.

en	The CSRF token is invalid. Please try to resubmit the form.
und	CSRF kodas nepriimtinas. Bandykite siųsti formos užklausą dar kartą.