en	This form should not contain extra fields.
und	Форм нэмэлт талбар багтаах боломжгүй.

en	The uploaded file was too large. Please try to upload a smaller file.
und	Upload хийсэн файл хэтэрхий том байна. Бага хэмжээтэй файл оруулна уу.

en	The CSRF token is invalid. Please try to resubmit the form.
und	CSRF token буруу байна. Формоо дахин илгээнэ үү.