en	This form should not contain extra fields.
und	Feltgruppa må ikkje innehalde ekstra felt.

en	The uploaded file was too large. Please try to upload a smaller file.
und	Fila du lasta opp var for stor. Last opp ei mindre fil.

en	The CSRF token is invalid.
und	CSRF-nøkkelen er ikkje gyldig.