en	An authentication exception occurred.
und	حدث خطأ اثناء الدخول.

en	Authentication credentials could not be found.
und	لم استطع العثور على معلومات الدخول.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
und	لم يكتمل طلب الدخول نتيجه عطل فى النظام.

en	Invalid credentials.
und	معلومات الدخول خاطئة.

en	Cookie has already been used by someone else.
und	ملفات تعريف الارتباط(cookies) تم استخدامها من قبل شخص اخر.

en	Not privileged to request the resource.
und	ليست لديك الصلاحيات الكافية لهذا الطلب.

en	Invalid CSRF token.
und	رمز الموقع غير صحيح.

en	Digest nonce has expired.
und	انتهت صلاحية(digest nonce).

en	No authentication provider found to support the authentication token.
und	لا يوجد معرف للدخول يدعم الرمز المستخدم للدخول.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
und	لا يوجد صلة بينك و بين الموقع اما انها انتهت او ان متصفحك لا يدعم خاصية ملفات تعريف الارتباط (cookies).

en	No token could be found.
und	لم استطع العثور على الرمز.

en	Username could not be found.
und	لم استطع العثور على اسم الدخول.

en	Account has expired.
und	انتهت صلاحية الحساب.

en	Credentials have expired.
und	انتهت صلاحية معلومات الدخول.

en	Account is disabled.
und	الحساب موقوف.

en	Account is locked.
und	الحساب مغلق.