en	An authentication exception occurred.
und	Грешка при автентикация.

en	Authentication credentials could not be found.
und	Удостоверението за автентикация не е открито.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
und	Заявката за автентикация не може да бъде обработената поради системна грешка.

en	Invalid credentials.
und	Невалидно удостоверение за автентикация.

en	Cookie has already been used by someone else.
und	Това cookie вече се ползва от някой друг.

en	Not privileged to request the resource.
und	Нямате права за достъп до този ресурс.

en	Invalid CSRF token.
und	Невалиден CSRF токен.

en	Digest nonce has expired.
und	Digest nonce е изтекъл.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
und	Не е открит провайдър, който да поддържа този токен за автентикация.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
und	Сесията не е достъпна, или времето за достъп е изтекло, или кукитата не са разрешени.

en	No token could be found.
und	Токена не е открит.

en	Username could not be found.
und	Потребителското име не е открито.

en	Account has expired.
und	Акаунта е изтекъл.

en	Credentials have expired.
und	Удостоверението за автентикация е изтекло.

en	Account is disabled.
und	Акаунта е деактивиран.

en	Account is locked.
und	Акаунта е заключен.