en	An authentication exception occurred.
und	Ha succeït un error d'autenticació.

en	Authentication credentials could not be found.
und	No s'han trobat les credencials d'autenticació.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
und	La solicitud d'autenticació no s'ha pogut processar per un problema del sistema.

en	Invalid credentials.
und	Credencials no vàlides.

en	Cookie has already been used by someone else.
und	La cookie ja ha estat utilitzada per una altra persona.

en	Not privileged to request the resource.
und	No té privilegis per solicitar el recurs.

en	Invalid CSRF token.
und	Token CSRF no vàlid.

en	Digest nonce has expired.
und	El vector d'inicialització (digest nonce) ha expirat.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
und	No s'ha trobat un proveïdor d'autenticació que suporti el token d'autenticació.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
und	No hi ha sessió disponible, ha expirat o les cookies no estan habilitades.

en	No token could be found.
und	No s'ha trobat cap token.

en	Username could not be found.
und	No s'ha trobat el nom d'usuari.

en	Account has expired.
und	El compte ha expirat.

en	Credentials have expired.
und	Les credencials han expirat.

en	Account is disabled.
und	El compte està deshabilitat.

en	Account is locked.
und	El compte està bloquejat.