en	An authentication exception occurred.
und	خطایی هنگام تعیین اعتبار اتفاق افتاد.

en	Authentication credentials could not be found.
und	شرایط تعیین اعتبار پیدا نشد.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
und	درخواست تعیین اعتبار به دلیل مشکل سیستم قابل بررسی نیست.

en	Invalid credentials.
und	شرایط نامعتبر.

en	Cookie has already been used by someone else.
und	کوکی قبلا برای شخص دیگری استفاده شده است.

en	Not privileged to request the resource.
und	دسترسی لازم برای درخواست این منبع را ندارید.

en	Invalid CSRF token.
und	توکن CSRF معتبر نیست.

en	Digest nonce has expired.
und	Digest nonce منقضی شده است.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
und	هیچ ارایه کننده تعیین اعتباری برای ساپورت توکن تعیین اعتبار پیدا نشد.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
und	جلسه‌ای در دسترس نیست. این میتواند یا به دلیل پایان یافتن زمان باشد یا اینکه کوکی ها فعال نیستند.

en	No token could be found.
und	هیچ توکنی پیدا نشد.

en	Username could not be found.
und	نام ‌کاربری پیدا نشد.

en	Account has expired.
und	حساب کاربری منقضی شده است.

en	Credentials have expired.
und	پارامترهای تعیین اعتبار منقضی شده‌اند.

en	Account is disabled.
und	حساب کاربری غیرفعال است.

en	Account is locked.
und	حساب کاربری قفل شده است.