en	An authentication exception occurred.
und	認証エラーが発生しました。

en	Authentication credentials could not be found.
und	認証資格がありません。

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
und	システムの問題により認証要求を処理できませんでした。

en	Invalid credentials.
und	資格が無効です。

en	Cookie has already been used by someone else.
und	Cookie が別のユーザーで使用されています。

en	Not privileged to request the resource.
und	リソースをリクエストする権限がありません。

en	Invalid CSRF token.
und	CSRF トークンが無効です。

en	Digest nonce has expired.
und	Digest の nonce 値が期限切れです。

en	No authentication provider found to support the authentication token.
und	認証トークンをサポートする認証プロバイダーが見つかりません。

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
und	利用可能なセッションがありません。タイムアウトしたか、Cookie が無効になっています。

en	No token could be found.
und	トークンが見つかりません。

en	Username could not be found.
und	ユーザー名が見つかりません。

en	Account has expired.
und	アカウントが有効期限切れです。

en	Credentials have expired.
und	資格が有効期限切れです。

en	Account is disabled.
und	アカウントが無効です。

en	Account is locked.
und	アカウントはロックされています。