en	An authentication exception occurred.
lb	Bei der Authentifikatioun ass e Feeler opgetrueden.

en	Authentication credentials could not be found.
lb	Et konnte keng Zouganksdate fonnt ginn.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
lb	D'Ufro fir eng Authentifikatioun konnt wéinst engem Problem vum System net beaarbecht ginn.

en	Invalid credentials.
lb	Ongëlteg Zouganksdaten.

en	Cookie has already been used by someone else.
lb	De Cookie gouf scho vun engem anere benotzt.

en	Not privileged to request the resource.
lb	Keng Rechter fir d'Ressource unzefroen.

en	Invalid CSRF token.
lb	Ongëltegen CSRF-Token.

en	Digest nonce has expired.
lb	Den eemolege Schlëssel ass ofgelaf.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
lb	Et gouf keen Authentifizéierungs-Provider fonnt deen den Authentifizéierungs-Token ënnerstëtzt.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
lb	Keng Sëtzung disponibel. Entweder ass se ofgelaf oder Cookies sinn net aktivéiert.

en	No token could be found.
lb	Et konnt keen Token fonnt ginn.

en	Username could not be found.
lb	De Benotzernumm konnt net fonnt ginn.

en	Account has expired.
lb	Den Account ass ofgelaf.

en	Credentials have expired.
lb	D'Zouganksdate sinn ofgelaf.

en	Account is disabled.
lb	De Konto ass deaktivéiert.

en	Account is locked.
lb	De Konto ass gespaart.