en	An authentication exception occurred.
und	Radās autentifikācijas kļūda.

en	Authentication credentials could not be found.
und	Autentifikācijas dati nav atrasti.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
und	Autentifikācijas pieprasījums nevar tikt apstrādāts sistēmas problēmas dēļ.

en	Invalid credentials.
und	Nederīgi autentifikācijas dati.

en	Cookie has already been used by someone else.
und	Kāds cits jau izmantoja sīkdatni.

en	Not privileged to request the resource.
und	Nav tiesību ši resursa izsaukšanai.

en	Invalid CSRF token.
und	Nederīgs CSRF talons.

en	Digest nonce has expired.
und	Vienreiz lietojamās atslēgas darbības laiks ir beidzies.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
und	Nav atrasts, autentifikācijas talonu atbalstošs, autentifikācijas sniedzējs.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
und	Sesija nav pieejama - vai nu tā beidzās, vai nu sīkdatnes nav iespējotas.

en	No token could be found.
und	Nevar atrast nevienu talonu.

en	Username could not be found.
und	Nevar atrast lietotājvārdu.

en	Account has expired.
und	Konta derīguma termiņš ir beidzies.

en	Credentials have expired.
und	Autentifikācijas datu derīguma termiņš ir beidzies.

en	Account is disabled.
und	Konts ir atspējots.

en	Account is locked.
und	Konts ir slēgts.