en	An authentication exception occurred.
und	Изузетак при аутентификацији.

en	Authentication credentials could not be found.
und	Аутентификациони подаци нису пронађени.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
und	Захтев за аутентификацију не може бити обрађен због системских проблема.

en	Invalid credentials.
und	Невалидни подаци за аутентификацију.

en	Cookie has already been used by someone else.
und	Колачић је већ искоришћен од стране неког другог.

en	Not privileged to request the resource.
und	Немате права приступа овом ресурсу.

en	Invalid CSRF token.
und	Невалидан CSRF токен.

en	Digest nonce has expired.
und	Време криптографског кључа је истекло.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
und	Аутентификациони провајдер за подршку токена није пронађен.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
und	Сесија није доступна, истекла је или су колачићи искључени.

en	No token could be found.
und	Токен не може бити пронађен.

en	Username could not be found.
und	Корисничко име не може бити пронађено.

en	Account has expired.
und	Налог је истекао.

en	Credentials have expired.
und	Подаци за аутентификацију су истекли.

en	Account is disabled.
und	Налог је онемогућен.

en	Account is locked.
und	Налог је закључан.