en	An authentication exception occurred.
und	Ett autentiseringsfel har inträffat.

en	Authentication credentials could not be found.
und	Uppgifterna för autentisering kunde inte hittas.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
und	Autentiseringen kunde inte genomföras på grund av systemfel.

en	Invalid credentials.
und	Felaktiga uppgifter.

en	Cookie has already been used by someone else.
und	Cookien har redan använts av någon annan.

en	Not privileged to request the resource.
und	Saknar rättigheter för resursen.

en	Invalid CSRF token.
und	Ogiltig CSRF-token.

en	Digest nonce has expired.
und	Förfallen digest nonce.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
und	Ingen leverantör för autentisering hittades för angiven autentiseringstoken.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
und	Ingen session finns tillgänglig, antingen har den förfallit eller är cookies inte aktiverat.

en	No token could be found.
und	Ingen token kunde hittas.

en	Username could not be found.
und	Användarnamnet kunde inte hittas.

en	Account has expired.
und	Kontot har förfallit.

en	Credentials have expired.
und	Uppgifterna har förfallit.

en	Account is disabled.
und	Kontot är inaktiverat.

en	Account is locked.
und	Kontot är låst.